\begin{titlepage}
    \begin{center}
        {\Large\textbf{Early detection of patient deterioration at home using smart medical sensors}} \\
        \vspace{2cm}
        \includegraphics[width=0.5\textwidth]{figures/tubs-logo.png} \\
        \vspace{2cm}
        {\large\textbf{Bachelorarbeit}} \\
        \vspace{0.5cm}
        Bachelorstudiengang Informatik \\
        \vspace{1cm}
        {\small{
            eingereicht am \\
            \vspace{1cm}
            \textbf{
                Peter L. Reichertz Institut für Medizinische Informatik (PLRI) \\
                der Technischen Universität Braunschweig \\
                und der Medizinischen Hochschule Hannover \\
            }
            \vspace{0.5cm}
            im \\
            \vspace{0.5cm}
            \textbf{September 2023} \\
            \vspace{0.5cm}
            von \\
            \vspace{0.5cm}
            \textbf{Julian Sharif Lobbes} \\
            \textit{4343013} \\
            geboren in Hannover
        }} \\
    \end{center}
    \vfill
    {\footnotesize{
        Erstgutachter: \textbf{Prof. Dr. med. Dr.-Ing. Michael Marschollek} (PLRI) \\
        Zweitgutachter: \textbf{Prof. Dr. Thomas M. Deserno} (PLRI) \\
    }}
\end{titlepage}
%\newpage
